 -2.174191962E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.616144E+01  dx in pixels
 -1.789124E+01  dy in pixels
      1.020181  scalx
      1.025415  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
