 -1.624569062E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.045800E+00  dx in pixels
 -8.870600E+00  dy in pixels
      1.006267  scalx
      1.009137  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
