 -1.274581188E-02 -1.116618860E-02 -5.930864000E-03 -8.742783470E-03  rotation in radian
  2.988437E+01  dx in pixels
 -2.217342E+01  dy in pixels
      1.017240  scalx
      1.027708  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
