 -2.137510169E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.659259E+01  dx in pixels
 -1.728646E+01  dy in pixels
      1.016529  scalx
      1.028612  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
