 -1.611183269E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.686200E+00  dx in pixels
 -8.909300E+00  dy in pixels
      1.003347  scalx
      1.011794  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
