 -2.136803965E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.465458E+01  dx in pixels
 -1.786343E+01  dy in pixels
      1.018779  scalx
      1.026521  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
