 -2.140020119E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.435624E+01  dx in pixels
 -1.843171E+01  dy in pixels
      1.015695  scalx
      1.029872  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
