 -1.642520319E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.304500E+00  dx in pixels
 -8.538400E+00  dy in pixels
      1.002671  scalx
      1.012770  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
