 -2.088092614E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.334956E+01  dx in pixels
 -1.683721E+01  dy in pixels
      1.019618  scalx
      1.024757  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
