 -1.569555014E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.285200E+00  dx in pixels
 -6.733000E+00  dy in pixels
      1.005948  scalx
      1.008479  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
