 -2.170738561E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.640763E+01  dx in pixels
 -1.786544E+01  dy in pixels
      1.017233  scalx
      1.027893  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
