 -1.645158761E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.259000E+00  dx in pixels
 -8.650500E+00  dy in pixels
      1.004220  scalx
      1.010844  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
