  4.079054327E-01 -4.442842035E-01 -3.042930635E-01 -4.147106219E-01  rotation in radian
  2.573706E+01  dx in pixels
  1.736039E+01  dy in pixels
      1.016853  scalx
      1.027725  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
