  4.360488557E-01 -4.442842035E-01 -3.042930635E-01 -4.147106219E-01  rotation in radian
 -4.436546E-02  dx in pixels
  1.517892E-01  dy in pixels
      0.994451  scale x
      0.995635  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
