  6.602502720E-03  6.561202130E-03 -4.926437311E-05 -1.002481801E-03  rotation in radian
  6.460579E-03  dx in pixels
  7.030510E-01  dy in pixels
      0.994397  scale x
      0.995552  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
