 -2.195608963E-02 -3.841016387E-03 -7.162746211E-04 -1.324502734E-03  rotation in radian
  2.946383E+01  dx in pixels
  1.848629E+01  dy in pixels
      1.017264  scalx
      1.026204  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
