 -2.097702496E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.531354E+01  dx in pixels
  1.900166E+01  dy in pixels
      1.018388  scalx
      1.026627  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
