 -1.607161496E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.685100E+00  dx in pixels
  2.506380E+01  dy in pixels
      1.006412  scalx
      1.009973  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
