 -1.659329530E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.898200E+00  dx in pixels
  2.270610E+01  dy in pixels
      1.006569  scalx
      1.008748  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
