 -2.215683328E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.950225E+01  dx in pixels
  1.817333E+01  dy in pixels
      1.017813  scalx
      1.026007  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
