 -1.727387628E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.701500E+00  dx in pixels
  3.071030E+01  dy in pixels
      1.005217  scalx
      1.010852  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
