 -2.295088676E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.196799E+01  dx in pixels
  1.958791E+01  dy in pixels
      1.017124  scalx
      1.026761  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
