 -2.221173947E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.859462E+01  dx in pixels
  2.012513E+01  dy in pixels
      1.018063  scalx
      1.025960  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
