 -1.698295347E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.636100E+00  dx in pixels
  2.327090E+01  dy in pixels
      1.005476  scalx
      1.010603  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
