 -1.999541600E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.741026E+01  dx in pixels
  7.634646E+00  dy in pixels
      1.020233  scalx
      1.027515  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
