 -1.476076900E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.304140E+01  dx in pixels
  2.194030E+01  dy in pixels
      1.005892  scalx
      1.010800  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
