 -1.505945391E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.402700E+00  dx in pixels
  5.521900E+00  dy in pixels
      1.004938  scalx
      1.010415  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
