 -1.629355215E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.933300E+00  dx in pixels
  2.852200E+00  dy in pixels
      1.004869  scalx
      1.010614  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
