 -2.150689773E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.718131E+01  dx in pixels
 -7.147701E+00  dy in pixels
      1.018372  scalx
      1.026705  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
