 -1.640297173E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.336100E+00  dx in pixels
  2.170100E+00  dy in pixels
      1.004717  scalx
      1.009992  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
