 -1.592832556E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.064500E+00  dx in pixels
  3.870500E+00  dy in pixels
      1.003703  scalx
      1.011844  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
