 -1.954148575E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.704845E+00  dx in pixels
  1.325704E+01  dy in pixels
      1.019681  scalx
      1.036428  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
