 -1.425915375E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.573570E+01  dx in pixels
  2.367810E+01  dy in pixels
      1.006666  scalx
      1.019493  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
