 -1.577244039E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.361500E+00  dx in pixels
  4.151200E+00  dy in pixels
      1.004563  scalx
      1.010913  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
