 -1.544841314E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.319720E+01  dx in pixels
  4.562900E+00  dy in pixels
      1.002115  scalx
      1.013665  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
