 -1.562454856E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.241890E+01  dx in pixels
  4.516600E+00  dy in pixels
      1.003685  scalx
      1.012020  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
