 -1.720920585E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.331700E+01  dx in pixels
 -1.046600E+00  dy in pixels
      1.009881  scalx
      1.003043  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
