 -1.489911227E-02 -1.035315323E-02 -5.540460067E-03 -8.133018059E-03  rotation in radian
  3.631126E+01  dx in pixels
 -1.060954E+01  dy in pixels
      1.016112  scalx
      1.026319  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
