 -1.645233558E-02 -6.493975384E-03 -1.423278870E-03 -2.033423051E-03  rotation in radian
  8.143600E+00  dx in pixels
  5.138300E+00  dy in pixels
      1.004580  scalx
      1.011380  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
