 -2.374071107E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.452151E+01  dx in pixels
 -3.438776E+00  dy in pixels
      1.027874  scalx
      1.018775  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
