 -1.666031834E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.886370E+01  dx in pixels
 -2.735700E+00  dy in pixels
      1.003303  scalx
      1.011824  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
