 -2.398614631E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.531426E+01  dx in pixels
 -7.224481E+00  dy in pixels
      1.018853  scalx
      1.021619  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
