 -2.285169854E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.116606E+01  dx in pixels
 -7.167084E+00  dy in pixels
      1.018712  scalx
      1.024255  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
