 -1.738384806E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.067690E+01  dx in pixels
  2.076000E-01  dy in pixels
      1.004706  scalx
      1.011454  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
