 -2.228270808E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.006223E+01  dx in pixels
 -5.154007E+00  dy in pixels
      1.017207  scalx
      1.025622  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
