 -1.722256108E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.347080E+01  dx in pixels
 -1.586000E+00  dy in pixels
      1.005373  scalx
      1.011198  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
