 -2.208172318E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.940145E+01  dx in pixels
 -6.573107E+00  dy in pixels
      1.018622  scalx
      1.022488  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
