 -1.738604018E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.847300E+00  dx in pixels
 -2.651000E+00  dy in pixels
      1.006641  scalx
      1.008722  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
