 -1.629338514E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.398210E+01  dx in pixels
 -2.645500E+00  dy in pixels
      1.012338  scalx
      1.003239  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
