  2.294958169E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.876900E+00  dx in pixels
  9.811100E+00  dy in pixels
      1.021710  scalx
      1.009759  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
